<template>
	<div class="flex h-60 flex-col items-center justify-center gap-1">
		<p class="text-base text-gray-700">
			数据库服务器上未启用性能模式
		</p>
		<p class="text-base text-gray-700">
			请联系
			<a href="https://support.jingrow.com/" target="_blank" class="underline"
				>支持</a
			>
			以启用它
		</p>
	</div>
</template>
<script>
export default {
	name: 'DatabasePerformanceSchemaDisabledNotice'
};
</script>